-- 板卡类型
INSERT INTO `t_sys_dict_type` VALUES (400, '板卡类型', 'board_card_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', '板卡类型7种');
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (400101, 1, '电源板', '1', 'board_card_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (400102, 2, '音频版', '2', 'board_card_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (400103, 3, '控制板', '3', 'board_card_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (400104, 4, '重连板', '4', 'board_card_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (400105, 5, '功放板', '5', 'board_card_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (400106, 6, '报警器', '6', 'board_card_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (400107, 7, '控制盒', '7', 'board_card_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (400108, 8, 'MVB板', '8', 'board_card_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
-- 列车状态
INSERT INTO `t_sys_dict_type` VALUES (410, '列车状态', 'train_status', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', '板卡类型7种');
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (410101, 1, '运营', '1', 'train_status', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (410102, 2, '月修', '2', 'train_status', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (410103, 3, '段备', '3', 'train_status', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);

-- 设备在线状态
INSERT INTO `t_sys_dict_type` VALUES (420, '设备在线状态', 'online_status', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', '');
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (420101, 1, '未知', '0', 'online_status', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (420102, 2, '在线', '1', 'online_status', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (420103, 3, '离线', '2', 'online_status', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);

-- 地铁上行、下行
INSERT INTO `t_sys_dict_type` VALUES (430, '方向', 'direction', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', '板卡类型7种');
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (430101, 1, '上行', '0', 'direction', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (430102, 2, '下行', '1', 'direction', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);

-- 故障状态
INSERT INTO `t_sys_dict_type` VALUES (440, '故障状态', 'fault_status', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', '板卡类型7种');
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (440101, 1, '新报单', '1', 'fault_status', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (440102, 2, '处理中', '2', 'fault_status', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (440103, 3, '已上报', '3', 'fault_status', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (440104, 4, '已派单', '4', 'fault_status', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (440105, 5, '已完成', '5', 'fault_status', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);

-- 故障来源
INSERT INTO `t_sys_dict_type` VALUES (450, '故障来源', 'fault_source', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', '板卡类型7种');
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (450101, 1, '人工上报', '1', 'fault_source', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (450102, 2, '平台智能检测', '2', 'fault_source', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (450103, 3, '设备自检', '3', 'fault_source', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);

-- 知识库类型
INSERT INTO `t_sys_dict_type` VALUES (460, '知识库类型', 'knowledge_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', '板卡类型7种');
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (460101, 1, '文字', '1', 'knowledge_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (460102, 2, '文件', '2', 'knowledge_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (460103, 3, '链接', '3', 'knowledge_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (460104, 4, '故障单', '4', 'knowledge_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);

-- 设备日志类型
INSERT INTO `t_sys_dict_type` VALUES (470, '设备日志类型', 'equipment_log_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', '板卡类型7种');
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (470101, 1, '设备日志', '1', 'equipment_log_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (470102, 2, '背景音频', '2', 'equipment_log_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (470103, 3, '报警音频', '3', 'equipment_log_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);

-- 货品出入库
INSERT INTO `t_sys_dict_type` VALUES (480, '出/入库', 'out_in', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', '板卡类型7种');
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (480101, 1, '入库', '1', 'out_in', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (480102, 2, '出库', '2', 'out_in', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);

-- 发布状态
INSERT INTO `t_sys_dict_type` VALUES (490, '发布状态', 'send_status', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', '');
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (490101, 1, '未发布', '0', 'send_status', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (490102, 2, '已发布', '1', 'send_status', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);

-- 设备类型
INSERT INTO `t_sys_dict_type` VALUES (500, '设备类型', 'equipment_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', '板卡的所属设备类型');
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (500101, 1, '广播主机', '1', 'equipment_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (500102, 2, '广播分机', '2', 'equipment_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (500103, 3, '广播控制盒', '3', 'equipment_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (500104, 4, '报警器', '4', 'equipment_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (500105, 5, '监控触摸屏', '5', 'equipment_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (500106, 6, '播控器', '6', 'equipment_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (500107, 7, '硬盘录像机', '7', 'equipment_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (500108, 8, '动态地图', '8', 'equipment_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (500109, 9, 'LCD显示屏', '9', 'equipment_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (500110, 10, '终点LED显示器', '10', 'equipment_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (500111, 11, '端墙LED显示器', '11', 'equipment_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (500112, 12, '车外LED显示器', '12', 'equipment_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (500113, 13, '路况摄像机', '13', 'equipment_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (500114, 14, '司机室摄像机', '14', 'equipment_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (500115, 15, '客室摄像机', '15', 'equipment_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);

  	
-- 转换状态
INSERT INTO `t_sys_dict_type` VALUES (510, '转换状态', 'turn_status', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', '');
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (510101, 1, '等待', '0', 'turn_status', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (510102, 2, '成功', '1', 'turn_status', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (510103, 3, '失败', '2', 'turn_status', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);

-- 列车工作日志类型
INSERT INTO `t_sys_dict_type` VALUES (520, '列车工作日志类型', 'train_working_log_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', '');
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (520101, 1, '广播日志', '1', 'train_working_log_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (520102, 2, '乘客报警', '2', 'train_working_log_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (520103, 3, '板卡日志', '3', 'train_working_log_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (520104, 4, '故障日志', '4', 'train_working_log_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (520105, 5, '设备日志', '5', 'train_working_log_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);

-- 预警类型
INSERT INTO `t_sys_dict_type` VALUES (530, '实时预警类型', 'warn_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', '');
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (530101, 1, '广播异常', '1', 'warn_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (530102, 2, '乘客报警', '2', 'warn_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (530103, 3, '板卡日志', '3', 'warn_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (530104, 4, '设备异常', '4', 'warn_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (530105, 5, '设备离线', '5', 'warn_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);

-- 乘客报警状态
INSERT INTO `t_sys_dict_type` VALUES (540, '乘客报警状态', 'alarm_status', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', '');
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (540101, 1, '待机', '0', 'alarm_status', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (540102, 2, '呼叫', '1', 'alarm_status', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (540103, 3, '通话', '2', 'alarm_status', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);

-- 车厢类型
INSERT INTO `t_sys_dict_type` VALUES (550, '乘客报警状态', 'carriage_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', '');
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (550101, 1, '车头', '1', 'carriage_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (550102, 2, '车厢', '2', 'carriage_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);

-- 故障预警
INSERT INTO `t_sys_dict_type` VALUES (560, '故障预警', 'fault_warn', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', '');
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (560101, 1, '广播异常', '1', 'fault_warn', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (560102, 2, '乘客报警', '2', 'fault_warn', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (560103, 3, '板卡异常', '3', 'fault_warn', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);

-- 车辆上报的故障预警
INSERT INTO `t_sys_dict_type` VALUES (570, '车辆上报的故障预警', 'fault_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', '');
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (570101, 1, '设备板卡掉线', '1', 'fault_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (570102, 2, '音频通道异常', '2', 'fault_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (570103, 3, '电压异常', '3', 'fault_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (570104, 4, '电流异常', '4', 'fault_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (570105, 5, '温度异常', '5', 'fault_type', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);

-- 播放状态
INSERT INTO `t_sys_dict_type` VALUES (580, '播放状态', 'play_state', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', '');
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (580101, 1, '直播', '1', 'play_state', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (580102, 2, '录播', '2', 'play_state', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);


-- 开门侧（左右）
INSERT INTO `t_sys_dict_type` VALUES (590, '开门的左右侧', 'open_door_direction', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', '');
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (590101, 0, '不开', '0', 'open_door_direction', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (590102, 1, '左侧', '1', 'open_door_direction', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (590103, 2, '右侧', '2', 'open_door_direction', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);
INSERT INTO `t_sys_dict_data` VALUES (590104, 3, '左右侧', '3', 'open_door_direction', '0', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', 'admin', '2018-03-16 11:33:00', NULL);

